From eeb5b65b1586852ffe6fa09fe89dce94ab90630a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Williams <bwilliams@kirix.com>
Date: Wed, 15 Nov 2006 10:07:25 +0000
Subject: [PATCH] fixed wrong parameter types in FindToolForPosition

git-svn-id: https://svn.wxwidgets.org/svn/wx/wxWidgets/trunk@43430 c3d73ce0-8a6f-49c7-b76d-6d57e0e08775
---
 docs/latex/wx/toolbar.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/docs/latex/wx/toolbar.tex b/docs/latex/wx/toolbar.tex
index 98c905f386..6c3d806333 100644
--- a/docs/latex/wx/toolbar.tex
+++ b/docs/latex/wx/toolbar.tex
@@ -360,7 +360,7 @@ Returns a pointer to the control identified by \arg{id} or
 
 \membersection{wxToolBar::FindToolForPosition}\label{wxtoolbarfindtoolforposition}
 
-\constfunc{wxToolBarToolBase*}{FindToolForPosition}{\param{const float}{ x}, \param{const float}{ y}}
+\constfunc{wxToolBarToolBase*}{FindToolForPosition}{\param{wxCoord }{x}, \param{wxCoord }{y}}
 
 Finds a tool for the given mouse position.
 
-- 
2.50.0

