X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fe604ccddcf5696a751892ad70dbc822be239c95..5fc0243835d4f6cbe586d85e3a6baa3c9c95fc7c:/docs/latex/wx/scrolwin.tex

diff --git a/docs/latex/wx/scrolwin.tex b/docs/latex/wx/scrolwin.tex
index 328daa8b21..631761b8a7 100644
--- a/docs/latex/wx/scrolwin.tex
+++ b/docs/latex/wx/scrolwin.tex
@@ -130,8 +130,7 @@ scrolling in that direction.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxScrolledWindow::SetScrollbars}{wxscrolledwindowsetscrollbars},\rtfsp
-\helpref{wxScrolledWindow::GetVirtualSize}{wxscrolledwindowgetvirtualsize},\rtfsp
-\helpref{wxWindow::GetScrollPage}{wxwindowgetscrollpage}
+\helpref{wxScrolledWindow::GetVirtualSize}{wxscrolledwindowgetvirtualsize}
 
 \membersection{wxScrolledWindow::GetVirtualSize}\label{wxscrolledwindowgetvirtualsize}
 
@@ -155,8 +154,7 @@ to translate these units to logical units.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxScrolledWindow::SetScrollbars}{wxscrolledwindowsetscrollbars},\rtfsp
-\helpref{wxScrolledWindow::GetScrollPixelsPerUnit}{wxscrolledwindowgetscrollpixelsperunit},\rtfsp
-\helpref{wxWindow::GetScrollPage}{wxwindowgetscrollpage}
+\helpref{wxScrolledWindow::GetScrollPixelsPerUnit}{wxscrolledwindowgetscrollpixelsperunit}
 
 \membersection{wxScrolledWindow::IsRetained}\label{wxscrolledwindowisretained}
 
