X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fd6d5c94f8be7c9cd39290b8169cce295da4c25c..6e169cf31aef98e69e904e953b61f76de3312459:/src/os2/wx23.def

diff --git a/src/os2/wx23.def b/src/os2/wx23.def
index 7349f147d6..66638bb673 100644
--- a/src/os2/wx23.def
+++ b/src/os2/wx23.def
@@ -14344,8 +14344,8 @@ EXPORTS
       wxGetUserName__FPci
       ;wxSleep(int)
       wxSleep__Fi
-      ;wxKill(long,int)
-      wxKill__Fli
+      ;wxKill(long,wxSignal,wxKillError*)
+      wxKill__Fl8wxSignalP11wxKillError
       ;wxGetResource(const wxString&,const wxString&,long*,const wxString&)
       wxGetResource__FRC8wxStringT1PlT1
       ;wxGetOsVersion(int*,int*)
