X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fc715b5088d317ad09cad84f0d9d375bfac055fd..a236aa2058ccf3d36e9cafc20fa7375080c4be50:/docs/latex/wx/libs.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/libs.tex b/docs/latex/wx/libs.tex
index 656d7ed364..4da3b2a772 100644
--- a/docs/latex/wx/libs.tex
+++ b/docs/latex/wx/libs.tex
@@ -13,6 +13,10 @@ diagram show dependencies between them:
 \image{}{libs.gif}
 \end{center}
 
+Please note that arrows indicate the "depends from" relation and that
+all blue boxes depend from wxBase library (i.e. they are non-GUI libraries), and
+all green boxes depend from wxCore library (i.e. they are GUI libraries).
+
 {\large {\bf wxBase}}
 
 Every wxWidgets application must link against this library. It contains
