X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fc2171bd4c660b8554dae2a1cbf34ff09f3032a6..df10208f26d2659e5995fd00debeb4eaa11174cc:/docs/latex/wx/socksrv.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/socksrv.tex b/docs/latex/wx/socksrv.tex
index 773e006112..527d82ea0e 100644
--- a/docs/latex/wx/socksrv.tex
+++ b/docs/latex/wx/socksrv.tex
@@ -30,7 +30,7 @@
 %
 % wxSocketServer
 %
-\membersection{wxSocketServer::wxSocketServer}\label{wxsocketserverconstr}
+\membersection{wxSocketServer::wxSocketServer}\label{wxsocketserverctor}
 
 \func{}{wxSocketServer}{\param{wxSockAddress\&}{ address}, \param{wxSocketFlags}{ flags = wxSOCKET\_NONE}}
 
@@ -47,7 +47,7 @@ Before trying to accept new connections, test whether it succeeded with
 %
 % ~wxSocketServer
 %
-\membersection{wxSocketServer::\destruct{wxSocketServer}}
+\membersection{wxSocketServer::\destruct{wxSocketServer}}\label{wxsocketserverdtor}
 
 \func{}{\destruct{wxSocketServer}}{\void}
 
