X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fc2171bd4c660b8554dae2a1cbf34ff09f3032a6..0827d10be2778aeba2e12b274b04347280873097:/docs/latex/wx/flexsizr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/flexsizr.tex b/docs/latex/wx/flexsizr.tex
index d150427915..be71c5c326 100644
--- a/docs/latex/wx/flexsizr.tex
+++ b/docs/latex/wx/flexsizr.tex
@@ -21,6 +21,10 @@ serves this purpose.
 \helpref{wxSizer}{wxsizer}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/sizer.h>
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSizer}{wxsizer}, \helpref{Sizer overview}{sizeroverview}
@@ -140,7 +144,7 @@ Note that this method does not trigger relayout.
 
 \membersection{wxFlexGridSizer::SetNonFlexibleGrowMode}\label{wxflexgridsizersetnonflexiblegrowmode}
 
-\func{void}{SetNonFlexibleGrowMode}{\param{int }{mode}}
+\func{void}{SetNonFlexibleGrowMode}{\param{wxFlexSizerGrowMode }{mode}}
 
 Specifies how the sizer should grow in the non flexible direction if
 there is one (so
