X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fbfb8bcc3fa17e079d4219655b173f8ed2ccc65a..0016bb3b1c6870a3c43b42b5be145c15fab56580:/docs/latex/wx/socksrv.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/socksrv.tex b/docs/latex/wx/socksrv.tex
index f4e4553fe5..06dd9ec98d 100644
--- a/docs/latex/wx/socksrv.tex
+++ b/docs/latex/wx/socksrv.tex
@@ -16,12 +16,17 @@
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxSocketBase}{wxsocketbase}
+\helpref{wxSocketBase}{wxsocketbase}\\
+\helpref{wxObject}{wxobject}
 
 \wxheading{Include files}
 
 <wx/socket.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxNet}{librarieslist}
+
 % ---------------------------------------------------------------------------
 % Members
 % ---------------------------------------------------------------------------
@@ -36,7 +41,7 @@
 
 Constructs a new server and tries to bind to the specified {\it address}.
 Before trying to accept new connections, test whether it succeeded with 
-\helpref{wxSocketBase::Ok}{wxsocketbaseok}.
+\helpref{wxSocketBase:IsOk}{wxsocketbaseisok}.
 
 \wxheading{Parameters}
 
