X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fa482912e420a40e9f2e55a0f5407562826dd15e..ab9d0a8ca3d306898d92960ecfaefb8c1191b18a:/docs/latex/wx/fltoutst.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/fltoutst.tex b/docs/latex/wx/fltoutst.tex
index 5b6e6d37d9..0b0f95aaf3 100644
--- a/docs/latex/wx/fltoutst.tex
+++ b/docs/latex/wx/fltoutst.tex
@@ -27,7 +27,7 @@ differs and it is documented below.
 % -----------
 % ctor & dtor
 % -----------
-\membersection{wxFilterOutputStream::wxFilterOutputStream}
+\membersection{wxFilterOutputStream::wxFilterOutputStream}\label{wxfilteroutputstreamctor}
 
 \func{}{wxFilterOutputStream}{\param{wxOutputStream\&}{ stream}}
 
