X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/fa482912e420a40e9f2e55a0f5407562826dd15e..444cb676b239bd5d87c645c21c800053271cc348:/docs/latex/wx/dropsrc.tex

diff --git a/docs/latex/wx/dropsrc.tex b/docs/latex/wx/dropsrc.tex
index dd426c53d8..b9ec41ca95 100644
--- a/docs/latex/wx/dropsrc.tex
+++ b/docs/latex/wx/dropsrc.tex
@@ -17,7 +17,7 @@ None
 
 \index{wxDragResult}wxDragResult is defined as follows:
 
-begin{verbatim}
+\begin{verbatim}
 enum wxDragResult
 {
     wxDragError,    // error prevented the d&d operation from completing
