X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f6e7cd0a1905d0d8389e315dc31808c3ebb7e4b8..b19d7524fc5787218b54cc28dc23bf319e413b4a:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index 857394939e..4daa4ceb09 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -47,11 +47,11 @@ Returns true if no error occurred on the stream.
 
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{LastError}{wxstreambaselasterror}
+\helpref{GetLastError}{wxstreambasegetlasterror}
 
-\membersection{wxStreamBase::LastError}\label{wxstreambaselasterror}
+\membersection{wxStreamBase::GetLastError}\label{wxstreambasegetlasterror}
 
-\constfunc{wxStreamError}{LastError}{\void}
+\constfunc{wxStreamError}{GetLastError}{\void}
 
 This function returns the last error.
 
