X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f6bcfd974ef26faf6f91a62cac09827e09463fd1..fd94e8aa4563b22e7c66c379625a8373d20720aa:/docs/latex/wx/wnddisbl.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/wnddisbl.tex b/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
index 798dae3dd7..75965bf910 100644
--- a/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
+++ b/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
@@ -39,5 +39,7 @@ Disables all top level windows of the applications with the exception of
 
 \membersection{wxWindowDisabler::\destruct{wxWindowDisabler}}
 
+\func{}{\destruct{wxWindowDisabler}}{\void}
+
 Reenables back the windows disabled by the constructor.
 
