X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f6bcfd974ef26faf6f91a62cac09827e09463fd1..fa10c70ceb3a08a11302c00c9f0e29941174a21b:/docs/latex/wx/sbsizer.tex

diff --git a/docs/latex/wx/sbsizer.tex b/docs/latex/wx/sbsizer.tex
index 3cc226a5b4..37849082fc 100644
--- a/docs/latex/wx/sbsizer.tex
+++ b/docs/latex/wx/sbsizer.tex
@@ -4,15 +4,16 @@ wxStaticBoxSizer is a sizer derived from wxBoxSizer but adds a static
 box around the sizer. Note that this static box has to be created 
 separately.
 
-See also \helpref{wxSizer}{wxsizer}, \helpref{wxStaticBox}{wxstaticbox} and
- \helpref{wxBoxSizer}{wxboxsizer}.
-
 \wxheading{Derived from}
 
 \helpref{wxBoxSizer}{wxboxsizer}\\
 \helpref{wxSizer}{wxsizer}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{See also}
+
+\helpref{wxSizer}{wxsizer}, \helpref{wxStaticBox}{wxstaticbox}, \helpref{wxBoxSizer}{wxboxsizer}, \helpref{Sizer overview}{sizeroverview}
+
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 \membersection{wxStaticBoxSizer::wxStaticBoxSizer}\label{wxstaticboxsizerwxstaticboxsizer}
