X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f510b7b2f386afe6c3705c2cdbc9208435984dac..6e42617af493da590f7d08ed248be615ab817eee:/docs/latex/wx/checkbox.tex

diff --git a/docs/latex/wx/checkbox.tex b/docs/latex/wx/checkbox.tex
index 0e80714609..9859e61809 100644
--- a/docs/latex/wx/checkbox.tex
+++ b/docs/latex/wx/checkbox.tex
@@ -16,6 +16,10 @@ Often this is used as a "Does Not Apply" state.
 
 <wx/checkbox.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{Window styles}
 
 \twocolwidtha{7cm}
