X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f4fcc2919776cffa5e3b2f0d44dd24c41e652ff4..f973828cd9b31d3b80386fab5e6f7c4a106d97fc:/docs/latex/wx/panel.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/panel.tex b/docs/latex/wx/panel.tex
index 6dfeb8fe6e..1f41e2b6fe 100644
--- a/docs/latex/wx/panel.tex
+++ b/docs/latex/wx/panel.tex
@@ -29,8 +29,6 @@ See also \helpref{window styles overview}{windowstyles}.
 
 By default, a panel has the same colouring as a dialog.
 
-A panel may be loaded from a wxWindows resource file (extension {\tt wxr}).
-
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxDialog}{wxdialog}
@@ -43,7 +41,7 @@ A panel may be loaded from a wxWindows resource file (extension {\tt wxr}).
 
 Default constructor.
 
-\func{}{wxPanel}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{wxWindowID }{id},\rtfsp
+\func{}{wxPanel}{\param{wxWindow* }{parent}, \param{wxWindowID }{id = $-1$},\rtfsp
 \param{const wxPoint\& }{pos = wxDefaultPosition},\rtfsp
 \param{const wxSize\& }{size = wxDefaultSize},\rtfsp
 \param{long}{ style = wxTAB\_TRAVERSAL},\rtfsp
