X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f29d3d6133310ab9d46bbb51bbd4f269210c7b35..f303d69f934a76c56e14713a0748fdd10635e462:/docs/latex/wx/window.tex

diff --git a/docs/latex/wx/window.tex b/docs/latex/wx/window.tex
index 115cb7db0a..af197e2269 100644
--- a/docs/latex/wx/window.tex
+++ b/docs/latex/wx/window.tex
@@ -2984,7 +2984,8 @@ from your \helpref{wxSizeEvent}{wxsizeevent} handler function.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{Scrolling overview}{scrollingoverview},\rtfsp
-\helpref{wxScrollBar}{wxscrollbar}, \helpref{wxScrolledWindow}{wxscrolledwindow}
+\helpref{wxScrollBar}{wxscrollbar}, \helpref{wxScrolledWindow}{wxscrolledwindow},\rtfsp
+\helpref{wxScrollWinEvent}{wxscrollwinevent}
 
 \begin{comment}
 
