X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f18eaf2687ab42c97ccf469a2617306cadc0c6ef..b3a029f0bbf8262cfe30914790802f88608ea618:/docs/latex/wx/hscrolledwindow.tex

diff --git a/docs/latex/wx/hscrolledwindow.tex b/docs/latex/wx/hscrolledwindow.tex
index 4055c75c52..386b4a6eb7 100644
--- a/docs/latex/wx/hscrolledwindow.tex
+++ b/docs/latex/wx/hscrolledwindow.tex
@@ -48,6 +48,10 @@ well as logical coordinates.
 
 <wx/vscroll.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxHVScrolledWindow}{wxhvscrolledwindow},
