X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f18eaf2687ab42c97ccf469a2617306cadc0c6ef..65dd9ae23c1532fbbd43c19dccd7cc8a25a8a6f4:/docs/latex/wx/hvscrolledwindow.tex

diff --git a/docs/latex/wx/hvscrolledwindow.tex b/docs/latex/wx/hvscrolledwindow.tex
index d97df10d13..4c45ccccbf 100644
--- a/docs/latex/wx/hvscrolledwindow.tex
+++ b/docs/latex/wx/hvscrolledwindow.tex
@@ -54,6 +54,10 @@ as well as logical coordinates.
 
 <wx/vscroll.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxHScrolledWindow}{wxhscrolledwindow},
