X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f0e8cc57f40b772a05f6dcac4291cc0fb666f723..63779a3de18f273c04247d74cee65f2bc6baa8ba:/docs/latex/wx/ltx.tex

diff --git a/docs/latex/wx/ltx.tex b/docs/latex/wx/ltx.tex
index 89ac57621e..62277a17e9 100644
--- a/docs/latex/wx/ltx.tex
+++ b/docs/latex/wx/ltx.tex
@@ -1 +1,5 @@
-\newcommand{\gifsep}{\hspace{1cm}}
\ No newline at end of file
+\newcommand{\gifsep}{\hspace{1cm}}
+\newcommand{\true}{{\bf TRUE}}
+\newcommand{\false}{{\bf FALSE}}
+\newcommand{\caret}{\symbol{94}}
+\renewcommand{\arg}[1]{{\tt #1}}
