X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f0e8a2d07799ba3a8d03487dfc181d7f5a38a2ad..a9102b3671a45d116d781b0c8e90d2e9a84fbdcb:/docs/latex/wx/mdi.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/mdi.tex b/docs/latex/wx/mdi.tex
index 668d732b8b..1fba122918 100644
--- a/docs/latex/wx/mdi.tex
+++ b/docs/latex/wx/mdi.tex
@@ -125,7 +125,7 @@ for further details.
 
 \membersection{wxMDIChildFrame::Maximize}\label{wxmdichildframemaximize}
 
-\func{void}{Maximize}{\void}
+\func{void}{Maximize}{\param{bool}{maximize}}
 
 Maximizes this MDI child frame.
 
