X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f0e8a2d07799ba3a8d03487dfc181d7f5a38a2ad..95aefe51243f6798b94b44f624a771ae8f016566:/docs/latex/wx/indlgevt.tex

diff --git a/docs/latex/wx/indlgevt.tex b/docs/latex/wx/indlgevt.tex
index e438bfd815..45c8b77e95 100644
--- a/docs/latex/wx/indlgevt.tex
+++ b/docs/latex/wx/indlgevt.tex
@@ -13,6 +13,10 @@ The default handler calls \helpref{wxWindow::TransferDataToWindow}{wxwindowtrans
 
 <wx/event.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{Event table macros}
 
 To process an activate event, use these event handler macros to direct input to a member
