X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f0e8a2d07799ba3a8d03487dfc181d7f5a38a2ad..27bb69ac80420cf4681182ac9b75260048b77f90:/docs/latex/wx/icon.tex

diff --git a/docs/latex/wx/icon.tex b/docs/latex/wx/icon.tex
index bcbb41f6d1..519f3df88d 100644
--- a/docs/latex/wx/icon.tex
+++ b/docs/latex/wx/icon.tex
@@ -341,16 +341,6 @@ Sets the height member (does not affect the icon data).
 
 \docparam{height}{Icon height in pixels.}
 
-\membersection{wxIcon::SetOk}\label{wxiconsetok}
-
-\func{void}{SetOk}{\param{int }{isOk}}
-
-Sets the validity member (does not affect the icon data).
-
-\wxheading{Parameters}
-
-\docparam{isOk}{Validity flag.}
-
 \membersection{wxIcon::SetWidth}\label{wxiconsetwidth}
 
 \func{void}{SetWidth}{\param{int }{width}}
