X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/f0e8a2d07799ba3a8d03487dfc181d7f5a38a2ad..24cd6f8250f500e27788c94fb584d453faee923f:/docs/latex/wx/joystick.tex

diff --git a/docs/latex/wx/joystick.tex b/docs/latex/wx/joystick.tex
index 782dc55f5a..4f92e49a41 100644
--- a/docs/latex/wx/joystick.tex
+++ b/docs/latex/wx/joystick.tex
@@ -201,7 +201,7 @@ Returns the maximum z position.
 
 \membersection{wxJoystick::GetZMin}\label{wxjoystickgetzmin}
 
-\constfunc{int}{GetXMin}{\void}
+\constfunc{int}{GetZMin}{\void}
 
 Returns the minimum z position.
 
