X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/edbd0635f283adfe7aeb5c551e199493d05b6cf5..2e25e7b7629b9c362d1fc689b536032a35441b8c:/docs/latex/wx/htdcrend.tex

diff --git a/docs/latex/wx/htdcrend.tex b/docs/latex/wx/htdcrend.tex
index 58ae47a2f9..4897caba25 100644
--- a/docs/latex/wx/htdcrend.tex
+++ b/docs/latex/wx/htdcrend.tex
@@ -13,6 +13,10 @@ or \helpref{wxHtmlPrintout}{wxhtmlprintout} is strongly recommended.
 
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/html/htmprint.h>
+
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 \membersection{wxHtmlDCRenderer::wxHtmlDCRenderer}\label{wxhtmldcrendererwxhtmldcrenderer}
@@ -23,13 +27,13 @@ Constructor.
 
 \membersection{wxHtmlDCRenderer::SetDC}\label{wxhtmldcrenderersetdc}
 
-\func{void}{SetDC}{\param{wxDC* }{dc}, \param{double }{pixel_scale = 1.0}}
+\func{void}{SetDC}{\param{wxDC* }{dc}, \param{double }{pixel\_scale = 1.0}}
 
 Assign DC instance to the renderer.
 
-{\it pixel_scale} can be used when rendering to high-resolution DCs (e.g. printer) to adjust size of pixel metrics.
-(Many dimensions in HTML are given in pixels - e.g. image sizes. 300x300 image would be only one
-inch wide on typical printer. With pixel_scale = 3.0 it would be 3 inches.)
+{\it pixel\_scale} can be used when rendering to high-resolution DCs (e.g. printer) to adjust size of pixel metrics.
+(Many dimensions in HTML are given in pixels -- e.g. image sizes. 300x300 image would be only one
+inch wide on typical printer. With pixel\_scale = 3.0 it would be 3 inches.)
 
 \wxheading{Parameters}
 
