X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/ecda94753af66cb77d88fbf68be5de14193a5925..4626c57c58bfb151d6e1d5177c180c18e91c6613:/docs/latex/wx/progdlg.tex

diff --git a/docs/latex/wx/progdlg.tex b/docs/latex/wx/progdlg.tex
index d0d74d7e24..3205091c65 100644
--- a/docs/latex/wx/progdlg.tex
+++ b/docs/latex/wx/progdlg.tex
@@ -5,7 +5,7 @@ progress bar. Optionally, it can display an ABORT button.
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxFrame}{wxframe}\\
+\helpref{wxDialog}{wxdialog}\\
 \helpref{wxWindow}{wxwindow}\\
 \helpref{wxEvtHandler}{wxevthandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
