X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/eaaa6a06a25774c18d10bb8182cc1934ed0ed9aa..e306597309a120f2ae91385c731a5cb2722c52aa:/docs/latex/wx/gauge.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/gauge.tex b/docs/latex/wx/gauge.tex
index e64d5e3208..6e9d9f61c5 100644
--- a/docs/latex/wx/gauge.tex
+++ b/docs/latex/wx/gauge.tex
@@ -21,6 +21,10 @@ There are no user commands for the gauge.
 
 See also \helpref{window styles overview}{windowstyles}.
 
+\wxheading{Event handling}
+
+wxGauge is read-only so generates no events.
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSlider}{wxslider}, \helpref{wxScrollBar}{wxscrollbar}
