X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/eaaa6a06a25774c18d10bb8182cc1934ed0ed9aa..d45d30c8682f858321600e2958167d7ef54ebeb5:/docs/latex/wx/gauge.tex

diff --git a/docs/latex/wx/gauge.tex b/docs/latex/wx/gauge.tex
index e64d5e3208..a6b2336e9f 100644
--- a/docs/latex/wx/gauge.tex
+++ b/docs/latex/wx/gauge.tex
@@ -10,6 +10,10 @@ There are no user commands for the gauge.
 \helpref{wxEvtHandler}{wxEvtHandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/gauge.h>
+
 \wxheading{Window styles}
 
 \twocolwidtha{5cm}
@@ -21,6 +25,10 @@ There are no user commands for the gauge.
 
 See also \helpref{window styles overview}{windowstyles}.
 
+\wxheading{Event handling}
+
+wxGauge is read-only so generates no events.
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSlider}{wxslider}, \helpref{wxScrollBar}{wxscrollbar}
