X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/e5a2291ac72235414468467c451607de5ca10ffd..3b415ba4cdee694574d7235ff0b8341f105cddfe:/docs/latex/wx/sckaddr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/sckaddr.tex b/docs/latex/wx/sckaddr.tex
index f756b1c803..7ab64c2b7f 100644
--- a/docs/latex/wx/sckaddr.tex
+++ b/docs/latex/wx/sckaddr.tex
@@ -55,3 +55,4 @@ Delete all informations about the address.
 \func{int}{SockAddrLen}{\void}
 
 Returns the length of the socket address.
+
