X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/e554d626b7d4164b1cca6a206e11ce376475f01c..402dfce7b324c977a5b396b07cd36835d5514e52:/docs/latex/wx/evthand.tex

diff --git a/docs/latex/wx/evthand.tex b/docs/latex/wx/evthand.tex
index e7ad8ef8f2..98fed35695 100644
--- a/docs/latex/wx/evthand.tex
+++ b/docs/latex/wx/evthand.tex
@@ -121,6 +121,9 @@ handler is disconnected.}
 
 \membersection{wxEvtHandler::Disconnect}\label{wxevthandlerdisconnect}
 
+\func{bool}{Disconnect}{\param{wxEventType }{eventType = wxEVT\_NULL}, \param{wxObjectEventFunction}{ function = NULL},
+ \param{wxObject*}{ userData = NULL}, \param{wxEvtHandler*}{ eventSink = NULL}}
+
 \func{bool}{Disconnect}{\param{int}{ id = \texttt{wxID\_ANY}},
  \param{wxEventType }{eventType = wxEVT\_NULL}, \param{wxObjectEventFunction}{ function = NULL},
  \param{wxObject*}{ userData = NULL}, \param{wxEvtHandler*}{ eventSink = NULL}}
