X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/e3c10211e41d4e79c3775207ba02f9a4872087aa..a0c2e4a050f4f2e8d344483ba4cfaa8b08a1fe87:/docs/latex/wx/quantize.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/quantize.tex b/docs/latex/wx/quantize.tex
index 33065722bf..7b0df4a353 100644
--- a/docs/latex/wx/quantize.tex
+++ b/docs/latex/wx/quantize.tex
@@ -12,6 +12,10 @@ Functions in this class are static and so a wxQuantize object need not be create
 
 <wx/quantize.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 \membersection{wxQuantize::wxQuantize}\label{wxquantizewxquantize}
