X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/df348ff8c769dfeacec30f5873000c7d10027d30..db23ced86782a4323272cea8bd499d2e4aeabfce:/docs/latex/wx/odcbox.tex

diff --git a/docs/latex/wx/odcbox.tex b/docs/latex/wx/odcbox.tex
index 4d9ac66730..8415a8c1b7 100644
--- a/docs/latex/wx/odcbox.tex
+++ b/docs/latex/wx/odcbox.tex
@@ -218,3 +218,4 @@ specified item (in pixels). If -1 is returned, then the item text width
 is used.
 
 The default implementation returns -1.
+
