X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/dceb1c097c8c24b398f48b482220c358bc7b4db4..fbb7dfffb098c0c1a71f15674fba0d3af9609028:/docs/latex/wx/strmbase.tex

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index 62b41daec1..8c495730c3 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -94,7 +94,7 @@ Returns true if no error occurred on the stream.
 \helpref{GetLastError}{wxstreambasegetlasterror}
 
 
-\membersection{wxStreamBase::IsSeekable}\label{wxstreambaseisok}
+\membersection{wxStreamBase::IsSeekable}\label{wxstreambaseisseekable}
 
 \constfunc{bool}{IsSeekable}{\void}
 
