X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/dceb1c097c8c24b398f48b482220c358bc7b4db4..d24a9fc7686f9190fa32e3b5fe322d14f7c43e7c:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index 62b41daec1..dc7a184b51 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -94,7 +94,7 @@ Returns true if no error occurred on the stream.
 \helpref{GetLastError}{wxstreambasegetlasterror}
 
 
-\membersection{wxStreamBase::IsSeekable}\label{wxstreambaseisok}
+\membersection{wxStreamBase::IsSeekable}\label{wxstreambaseisseekable}
 
 \constfunc{bool}{IsSeekable}{\void}
 
@@ -127,7 +127,7 @@ real position.
 
 \membersection{wxStreamBase::OnSysWrite}\label{wxstreambaseonsyswrite}
 
-\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
+\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{const void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
 
 See \helpref{OnSysRead}{wxstreambaseonsysread}.
 
