X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/dbd94b75015561fe527069c138ce43c44797fe35..d67c33888f65e236adedd65ffbd978607eadc9d5:/docs/latex/wx/accessible.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/accessible.tex b/docs/latex/wx/accessible.tex
index bfab1874dc..195330ab11 100644
--- a/docs/latex/wx/accessible.tex
+++ b/docs/latex/wx/accessible.tex
@@ -43,6 +43,10 @@ symbol is set to 1.
 
 <wx/access.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{Data structures}
 
 Functions return a wxAccStatus error code, which
