X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/dbd94b75015561fe527069c138ce43c44797fe35..9c3d92c56bc2663e2edf04844a307bafcaefea0e:/docs/latex/wx/conditn.tex

diff --git a/docs/latex/wx/conditn.tex b/docs/latex/wx/conditn.tex
index 2549e477f6..ff0cfb3407 100644
--- a/docs/latex/wx/conditn.tex
+++ b/docs/latex/wx/conditn.tex
@@ -190,7 +190,7 @@ Returns {\tt wxCOND\_NO\_ERROR} on success, another value if an error occured.
 
 \membersection{wxCondition::WaitTimeout}\label{wxconditionwaittimeout}
 
-\func{wxCondError}{Wait}{\param{unsigned long}{ milliseconds}}
+\func{wxCondError}{WaitTimeout}{\param{unsigned long}{ milliseconds}}
 
 Waits until the condition is signalled or the timeout has elapsed.
 
