<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/dbd94b75015561fe527069c138ce43c44797fe35..3b96ea1ac54b735c3a018980cd2ac652c30aa129:/docs/latex/wx/accessible.tex

diff --git a/docs/latex/wx/accessible.tex b/docs/latex/wx/accessible.tex
index bfab1874dc..195330ab11 100644
--- a/docs/latex/wx/accessible.tex
+++ b/docs/latex/wx/accessible.tex
@@ -43,6 +43,10 @@ symbol is set to 1.
 
 &lt;wx/access.h&gt;
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{Data structures}
 
 Functions return a wxAccStatus error code, which
</pre></body></html>