X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/d65fd4e93f26ba45540ea15d16a3cbfdc78df23e..d04a9fdfe2fae53a4a633db465eb8b379bbd974d:/docs/latex/wx/strmbase.tex

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index adf12c7911..57f20bf291 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -14,6 +14,10 @@ None
 
 <wx/stream.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreambuffer}
