X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/d6108c664af9b48a9fbeb8bb53c757c19c74da72..ab9d0a8ca3d306898d92960ecfaefb8c1191b18a:/docs/latex/wx/display.tex

diff --git a/docs/latex/wx/display.tex b/docs/latex/wx/display.tex
index baf8889cbd..1a1963f80d 100644
--- a/docs/latex/wx/display.tex
+++ b/docs/latex/wx/display.tex
@@ -17,7 +17,7 @@ None
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 
-\membersection{wxDisplay::wxDisplay}\label{wxdisplayconstr}
+\membersection{wxDisplay::wxDisplay}\label{wxdisplayctor}
 
 \func{}{wxDisplay}{\param{size\_t }{index = 0}}
 
@@ -29,7 +29,7 @@ Constructor, setting up a wxDisplay instance with the specified display.
 and lower than the value returned by \helpref{GetCount()}{wxdisplaygetcount}.}
 
 
-\membersection{wxDisplay::\destruct{wxDisplay}}
+\membersection{wxDisplay::\destruct{wxDisplay}}\label{wxdisplaydtor}
 
 \func{void}{\destruct{wxDisplay}}{\void}
 
