X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/d09dd96e31ab84de80d4560dfc7b0d77bb6248a3..8c8d66c5f06ed3b4f7b2d14966bf84333f60606f:/docs/latex/wx/settings.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/settings.tex b/docs/latex/wx/settings.tex
index 163b7c2a87..378339157b 100644
--- a/docs/latex/wx/settings.tex
+++ b/docs/latex/wx/settings.tex
@@ -18,7 +18,7 @@ and user interface element sizes.
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-\membersection{wxSystemSettings::wxSystemSettings}
+\membersection{wxSystemSettings::wxSystemSettings}\label{wxsystemsettingsctor}
 
 \func{}{wxSystemSettings}{\void}
 
