X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cfb88c556939f86c26ab9b2ad944618231f16606..59c962bf54667cab735353b2ec3b7a2438464f22:/samples/typetest/typetest.def

diff --git a/samples/typetest/typetest.def b/samples/typetest/typetest.def
index ece630c311..7df8973dbe 100644
--- a/samples/typetest/typetest.def
+++ b/samples/typetest/typetest.def
@@ -1,4 +1,3 @@
-      *   Last change:  JS   11 Sep 98    1:22 pm
 NAME         Typetest
 DESCRIPTION  'Typetest wxWindows application'
 EXETYPE      WINDOWS
