X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cf63f3d3ae66075641094ab03328403c7d6e74df..c266eff98c5e44012647f54f38a1e29ecabd8759:/docs/latex/wx/wizpage.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/wizpage.tex b/docs/latex/wx/wizpage.tex
index 3e4ddf1b0d..da03d7e81c 100644
--- a/docs/latex/wx/wizpage.tex
+++ b/docs/latex/wx/wizpage.tex
@@ -42,6 +42,10 @@ should be very rarely needed.
 
 <wx/wizard.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxAdv}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxWizard}{wxwizard}, \helpref{wxWizard sample}{samplewizard}
@@ -129,6 +133,10 @@ instead.
 
 <wx/wizard.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxAdv}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxWizard}{wxwizard}, \helpref{wxWizard sample}{samplewizard}
