X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cf3da716f65a419cddc25bdb70ccd7cbe4a3afa7..272c44532a84a9a233a08c0c7707804921652072:/docs/latex/wx/outptstr.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/outptstr.tex b/docs/latex/wx/outptstr.tex
index 02da47fd2d..90873de8f9 100644
--- a/docs/latex/wx/outptstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/outptstr.tex
@@ -85,7 +85,7 @@ memory stream).
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxOutputStream}{wxstreambase}
+\helpref{wxOutputStream}{wxoutputstream}
 \helpref{wxStreamBase}{wxstreambase}
 
 \wxheading{Include files}
@@ -112,3 +112,4 @@ Destructor.
 \constfunc{size\_t}{GetSize}{\void}
 
 Returns the current size of the stream.
+
