X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cc81d32f2bf8c159f3b1bf6ddaf62e6d77720209..ff7047fde523c91a0065a6f1028ee87a7cba5a88:/docs/latex/wx/ftp.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/ftp.tex b/docs/latex/wx/ftp.tex
index c8a7156205..077787ba4e 100644
--- a/docs/latex/wx/ftp.tex
+++ b/docs/latex/wx/ftp.tex
@@ -44,7 +44,7 @@ Example of using wxFTP for file downloading:
     }
     else
     {
-        size_t size = in->StreamSize();
+        size_t size = in->GetSize();
         char *data = new char[size];
         if ( !in->Read(data, size) )
         {
@@ -365,9 +365,9 @@ send new commands without reconnecting.
   ftp.ChDir("a_directory");
   in_stream = ftp.GetInputStream("a_file_to_get");
 
-  data = new char[in_stream->StreamSize()];
+  data = new char[in_stream->GetSize()];
 
-  in_stream->Read(data, in_stream->StreamSize());
+  in_stream->Read(data, in_stream->GetSize());
   if (in_stream->LastError() != wxStream_NOERROR) {
     // Do something.
   }
