X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cc81d32f2bf8c159f3b1bf6ddaf62e6d77720209..f561a4e09c7e0fbdd7228a7bc3f8024163d44a85:/docs/latex/wx/print.tex

diff --git a/docs/latex/wx/print.tex b/docs/latex/wx/print.tex
index 6d88f898ae..c35a1f935f 100644
--- a/docs/latex/wx/print.tex
+++ b/docs/latex/wx/print.tex
@@ -119,7 +119,7 @@ printer should be used.
 
 \membersection{wxPrintData::GetQuality}\label{wxprintdatagetquality}
 
-\constfunc{wxPaperQuality}{GetQuality}{\void}
+\constfunc{wxPrintQuality}{GetQuality}{\void}
 
 Returns the current print quality. This can be a positive integer, denoting the number of dots per inch, or
 one of the following identifiers:
@@ -264,7 +264,7 @@ printer should be used.
 
 \membersection{wxPrintData::SetQuality}\label{wxprintdatasetquality}
 
-\func{void}{SetQuality}{\param{wxPaperQuality}{ quality}}
+\func{void}{SetQuality}{\param{wxPrintQuality}{ quality}}
 
 Sets the desired print quality. This can be a positive integer, denoting the number of dots per inch, or
 one of the following identifiers:
