X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cc81d32f2bf8c159f3b1bf6ddaf62e6d77720209..6f63704ff4db9da6976547a1378d7e85b966eea7:/docs/latex/wx/clipbrd.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/clipbrd.tex b/docs/latex/wx/clipbrd.tex
index 7789b64788..bf2edce034 100644
--- a/docs/latex/wx/clipbrd.tex
+++ b/docs/latex/wx/clipbrd.tex
@@ -86,7 +86,7 @@ Clears the global clipboard object and the system's clipboard if possible.
 
 \membersection{wxClipboard::Close}\label{wxclipboardclose}
 
-\func{bool}{Close}{\void}
+\func{void}{Close}{\void}
 
 Call this function to close the clipboard, having opened it with \helpref{wxClipboard::Open}{wxclipboardopen}.
 
