X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/cb7d73757f9e8771e7d8fc6b22f1acf27aac35bd..226de48a85fdfc8ada9c5fa942f94eecc7dc7f8c:/docs/latex/wx/cppconst.tex

diff --git a/docs/latex/wx/cppconst.tex b/docs/latex/wx/cppconst.tex
index 4863cb479b..c573457828 100644
--- a/docs/latex/wx/cppconst.tex
+++ b/docs/latex/wx/cppconst.tex
@@ -23,7 +23,6 @@ always tested using \texttt{#ifdef} and not \texttt{#if}.
 \twocolitem{\_\_WINDOWS\_\_}{any Windows, yom may also use \_\_WXMSW\_\_}
 \twocolitem{\_\_WIN16\_\_}{Win16 API (not supported since wxWidgets 2.6)}
 \twocolitem{\_\_WIN32\_\_}{Win32 API}
-\twocolitem{\_\_WIN95\_\_}{Windows 95 or NT 4.0 and above system (not NT 3.5x)}
 \twocolitem{\_\_WXBASE\_\_}{Only wxBase, no GUI features (same as \texttt{wxUSE\_GUI} $== 0$)}
 \twocolitem{\_\_WXCOCOA\_\_}{OS X using Cocoa API}
 \twocolitem{\_\_WXWINCE\_\_}{Windows CE}
