X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/ca5c8b2df6ab651c791d43fbfebe005dbb0add40..80d2803f703d1b238f42725504f08266ef02defe:/docs/latex/wx/sckaddr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/sckaddr.tex b/docs/latex/wx/sckaddr.tex
index f356aecb76..7ab64c2b7f 100644
--- a/docs/latex/wx/sckaddr.tex
+++ b/docs/latex/wx/sckaddr.tex
@@ -16,20 +16,16 @@ You are unlikely to need to use this class: only wxSocketBase uses it.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSocketBase}{wxsocketbase}
-%\helpref{wxIPV4address}{wxipv4address}\\
-%\helpref{wxIPV6address}{wxipv6address}\\
-%\helpref{wxunixaddress}{wxunixaddress}
+\helpref{wxIPV4address}{wxipv4address}
 
 % ----------------------------------------------------------------------------
 % Members
 % ----------------------------------------------------------------------------
-
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 %
 % ctor/dtor
 %
-
 \membersection{wxSockAddress::wxSockAddress}
 
 \func{}{wxSockAddress}{\void}
@@ -46,35 +42,17 @@ Default destructor.
 % Clear
 %
 \membersection{wxSockAddress::Clear}
+
 \func{void}{Clear}{\void}
 
 Delete all informations about the address.
 
-%
-% Build
-%
-\membersection{wxSockAddress::Build}
-
-\func{void}{Build}{\param{struct sockaddr *\&}{ addr}, \param{size\_t\&}{ len}}
-
-Build a coded socket address.
-
-%
-% Disassemble
-%
-\membersection{wxSockAddress::Disassemble}
-
-\func{void}{Disassemble}{\param{struct sockaddr *}{addr}, \param{size\_t}{ len}}
-
-Decode a socket address. {\bf Actually, you don't have to use this
-function: only wxSocketBase use it.}
-
 %
 % SockAddrLen
 %
 \membersection{wxSockAddress::SockAddrLen}
 
-\func{int}{SockAddrLen}{\void};
+\func{int}{SockAddrLen}{\void}
 
 Returns the length of the socket address.
 
