X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/c8743553a137e13f8e66ff191c8da9b34cc62b8f..81c882b613b5d99ddb1e5ab69fcd7ebccc287025:/docs/latex/wx/collpane.tex

diff --git a/docs/latex/wx/collpane.tex b/docs/latex/wx/collpane.tex
index 8e0702d941..8b8d412c79 100644
--- a/docs/latex/wx/collpane.tex
+++ b/docs/latex/wx/collpane.tex
@@ -107,7 +107,7 @@ all the parameters.
 \param{const wxSize\& }{size = wxDefaultSize},\rtfsp
 \param{long}{ style = wxCP\_DEFAULT\_STYLE},\rtfsp
 \param{const wxValidator\& }{validator = wxDefaultValidator},
-\param{const wxString\& }{name = ``colourpickerctrl"}}
+\param{const wxString\& }{name = ``collapsiblePane"}}
 
 \wxheading{Parameters}
 
