X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/c801d85f158c4cba50b588807daabdcbd0ed3853..abb69c6c82d61cf18f14270650a68896a3d8ed47:/samples/minimal/minimal.def

diff --git a/samples/minimal/minimal.def b/samples/minimal/minimal.def
index 060bfe3fce..59f0db711d 100644
--- a/samples/minimal/minimal.def
+++ b/samples/minimal/minimal.def
@@ -1,7 +1,6 @@
 NAME         Minimal
 DESCRIPTION  'Minimal wxWindows application'
 EXETYPE      WINDOWS
-STUB         'WINSTUB.EXE'
 CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
 DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
 HEAPSIZE     4048
