X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/c7d9131ae533ccecb10f4dcebcb820a7e062a11c..be2577e4e650993fe49f18955972e5360840dad2:/docs/latex/wx/stream.tex

diff --git a/docs/latex/wx/stream.tex b/docs/latex/wx/stream.tex
index ac3eff3613..95e166b23a 100644
--- a/docs/latex/wx/stream.tex
+++ b/docs/latex/wx/stream.tex
@@ -34,10 +34,11 @@ can call directly wxStreamBuffer::Read without any problems.
 \wxheading{Warning}
 
 All errors and messages linked to the stream are stored in the stream object.
+
 \begin{verbatim}
-   streambuffer.Read(...);
-   streambuffer2.Read(...); /* This one erases previous error messages set by 
-                               ``streambuffer'' */
+  streambuffer.Read(...);
+  streambuffer2.Read(...); /* This one erases previous error messages set by 
+                              ``streambuffer'' */
 \end{verbatim}
 
 \func{}{wxStreamBuffer}{\param{BufMode}{ mode}}
@@ -114,7 +115,7 @@ It returns the real read size. If returned size is different of the specified
 
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{wxStreamBuffer::WriteBack}{wxstreambufferwriteback}
+\helpref{wxStreamBuffer::Write}{wxstreambufferwrite}
 
 \func{size\_t}{Read}{\param{wxStreamBuffer *}{buffer}}
 
