X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/c3316efa21fd8ee660348f66b1977f26ab133df6..56601ff2db94ccc874107eb60c4564ceb47f6d02:/docs/latex/wx/image.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/image.tex b/docs/latex/wx/image.tex
index b199e0c95f..56a42b74d9 100644
--- a/docs/latex/wx/image.tex
+++ b/docs/latex/wx/image.tex
@@ -82,6 +82,10 @@ PNM format, {\bf wxPNMHandler} will always save as raw RGB.
 
 <wx/image.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxBitmap}{wxbitmap},
@@ -1328,6 +1332,10 @@ created by IJG.)
 
 <wx/image.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxImage}{wximage},
